# Тайна Голубого грота!

Геолог Ссср Главный

морские самоцветные пещеры

ТАЙНА ГОЛУБОГО ГРОТА


(Aliud est tacere, aliud celare) Одно дело - молчать, другое - умалчивать.

A nescire ab non esse (От незнания к несуществованию.) Распространенная логическая ошибка, когда непознанное просто отрицается.

Аннотация: Голубой грот на острове Капри. Голубой Грот -- морская пещера, расположенная на побережье острова Капри в южной Италии и известная своими удивительно синими водами.


В этом сказе дорогой читатель мой мы, руссо туристо, в поисках драгоценных камней посетим солнечную Италию, знаменитый остров Капри и побываем (пусть и виртуально) в Голубом гроте. Это известная морская пещера, расположенная на побережье острова Капри в южной Италии... Постоянные мои читатели уже знают про водяные трубки... а кто не знает, пусть помнит, что любой грот, подводная пещера является водяной трубкой в нашей вольностарательской терминологии. О пещерной минералогии я сейчас постоянно пишу... Ну что ж поехали на Капри,будет очень интересно, обещаю!..

Голубой грот (итал. Grotta Azzurra -- "лазоревый грот") -- грот на северном берегу острова Капри (Италия).

Длина грота 56 метров, ширина 30, высота свода над уровнем воды 15 метров, высота входа до 1,3 метра. У грота единственный вход со стороны моря, и попасть в него можно только на лодке. Из-за низкого входа в штормовую погоду вход в грот недоступен. Дно затоплено морем, благодаря чему свет, проникающий в грот, придает воде и всей пещере красивый лазоревый цвет. Красота грота была описана немецким поэтом и живописцем Августом Копишем, после чего грот стал одной из популярнейших достопримечательностей среди туристов на Капри и фактически эмблемой острова. Грот был известен еще римлянам, о чем свидетельствуют найденные в нем римские статуи.Голубой грот Капри часто сравнивают с очень похожей достопримечательностью -- Голубым гротом острова Бишево.

Источник- википедия.


Как уже говорилось выше, для того чтобы попасть в Голубой грот и насладиться его потрясающей красотой, необходимо в течение длительного времени дожидаться своей очереди. Дело все в том, что вход в пещеру совсем узкий, а его высота не превышает 130 сантиметров от водного зеркала до потолка. Попасть в Голубой грот на острове Капри можно только по воде в трехместной лодке. Много туристов в небольшое суденышко не поместится: каждому гостю и лодочнику, чтобы проплыть вход, приходится принимать лежачее положение. Длина уникальной в своем роде пещеры составляет всего 56 метров, а ширина 30. По этой причине пребывание в ней большого числа лодок просто невозможно.

После того, как терпеливый турист преодолевает неудобства, связанные с особенностями прохождения в пещеру, он оказывается в сказочном месте, где от насыщенного синего цвета воды начинает кружиться голова. Все камни и предметы, находящиеся на дне великолепного грота, словно светятся изнутри каким-то мистическим серебристым цветом. Солнечный свет причудливым образом отражается от дна и освещает стены. Передать словами первые впечатления путешественника от посещения Голубого грота, будет невыполнимой задачей. Буквально всем, даже успевшим повидать многое на своем веку туристам, кажется, что это место появилось на планете при помощи высших сил. Естественно, никаких аномалий в пещере нет, ярко синяя вода, серебристый свет, исходящий от предметов, лежащих на дне - все это результат причудливой игры солнечного света, который проникает в Голубой грот через его единственный вход. *** У Голубого грота два отверстия -- прим Е.Ю.

Голубой Грот достигает 60 метров длиной и 25 метров шириной. Глубина абсолютно прозрачной голубой воды составляет здесь 150 метров, где достигает песчаного дна. Свет в пещеру прибывает от двух источников: Первый -- маленькое отверстие в стене пещеры на уровне ватерлинии диаметром в полтора метра (именно оно и используется для входа в голубой грот). Второй источник света -- большее затопленное отверстие, лежащее непосредственно под первым входом. Именно благодаря ему и обеспечивается большая часть освещения. Среди морских пещер Италии, это одно из самых популярных мест.

Голубой Грот -- морская пещера, расположенная на побережье острова Капри в южной Италии и известная своими удивительно синими водами. Флуоресцентное свечение грота обусловлено проникающим через большое входное отверстие солнечным светом, освещающим воду, будто неоновый свет в бассейне. Известный со времен древних римлян Голубой Грот до сих пор не утратил свою популярность и привлекает множество туристов.


Использованы источники:

http://www.putidorogi-nn.ru/evropa/230-goluboi-grot

http://lifeglobe.net/entry/6542

википедия.

http://blog.sokolovcz.ru/vplyvanie-v-goluboj-grot-kapri-itali/


ЭТО ТЕРРИТОРИЯ ВОЛЬНЫХ СТАРАТЕЛЕЙ! МЫ ИЩЕМ САМОЦВЕТЫ!.. ПОСОБНИЧЁК. СКАЗОЧНЫЙ ПОМОЩНИК УДАЧЛИВОГО СТАРАТЕЛЯ-ПОИСКОВИКА КАМНЕЙ-САМОЦВЕТОВ. "ПОСОБНИЧКОВ, ВИДНО, ИМЕЕТ ДА НАМ НЕ СКАЗЫВАЕТ" (П. П. Бажов, У старого рудника, гл. 3).

http://staratel.far.ru/


На самом деле никаких "секретов" и "тайн" у Природы нет. Все свои секреты и тайны Природа держит открытыми!.. Мы, вольные старатели планеты Земля, знаем "секреты" и "тайны" Природы, нам не нужны рабские полигоны и шахты.Нам вполне хватит маленьких и средних водяных трубок для самоцветного поиска. А с геологами паркета, обслуживающими интересы рабовладельцев, нам точно не по пути.