# Остров Миядзима

И Арина Yugi

Фотоальбом

Миядзима - остров в Японском Внутреннем море (Сэто найкай). До середины прошлого века остров считался священным, и здесь, согласно синтоистским верованиям, не должно было свершаться что-либо нечистое, к чему причислялись роды и похороны. До сих пор здесь нет кладбища, и умерших увозят с острова.

Еще в VI веке, в правление императрицы Суйко, здесь построили синтоистский храм Ицукусима. Храм посвящен трем дочерям божества морей и штормов, а потому стоит на сваях в месте, затопляемом ежедневным приливом. Чуть дальше в заливе стоят всемирно известные "плавучие" ворота Тории из камфорного дерева, построенные в XII веке Киёмори из клана Тайра, и каждый раз затопляемые тем же приливом на пару метров. Кроме храмов, стоит посещения гора Мисэн, с вершины которой открывается прекрасный вид на окрестности.