# Киото. Храм Хейан Дзингу.

Арина Yugi,

Фотоальбом

Храм Хейян Дзингу построен в 1895-1938 гг, дабы почтить память двух императоров: Камму, основателя Киото (тогда Хейян), и Комэи, последнего императора, правящего из Киото. Храм выстроен как уменьшенная реплика Чодо-ин, главного административного здания Хейян.