# Бог

Аркан Аркадьев

Однажды случилось так, что Бог - умер!      И когда он предстал пред Судом Праведным, естественно встал вопрос: а чего же у него больше? - грехов или дел благих.      Три дня и три ночи судили-рядили, - куда?      А на четвертый день, прямо посреди судилища, в самом его разгаре, Бог встал, и сам пошел в сторону лестницы ведущей вниз...      ...?