# 3 июня 2016 года умер величайший боксер в истории Мохаммед Али

Владимир Иванович Бурлаков

Он страдал болезнью Паркинсона свыше 30 лет.

Диагноз был официально подтверждён в 1984 году, спустя три года после окончания бойцовской карьеры. Тогда его госпитализировали в больницу в связи с ухудшением слуха, речи и нарушением моторных функций организма.


Болезнь Паркинсона - медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы, основными проявлениями которого являются такие двигательные нарушения, как гипокинезия, ригидность мышц, тремор покоя, постуральные расстройства. Кроме этого при болезни Паркинсона развиваются вегетативные, аффективные и другие расстройства.

Одна из главных причин заболевания - инфекции мозга, когда грибок кандида в тесной связи с конкретными вирусами поражает определенные участки головного мозга.