# Costa Concordia

Ру Дитер

сила

По рассказам свидетелей катастрофы Costa Concordia, после сильного удара моментально погас свет, в каютах заблокировались двери, и многие пассажиры оказались в ловушке.


В каюте, на двуспальном "аэродроме",

Откинув туфельки на каблуках, одна,

Сомлела барышня и отдалась истоме;

И от шампанского кружилась голова.


Круизный лайнер шел уверенным фантомом:

"Все на ходу, и все просчитано, мадам!"

Тряхнуло страшно. Дверь заклинило. "Я сломан!

Прости, любимая, тебя я не отдам..."