# Электрик в роддоме ч. 1

Семён Файтен

Жизнь порой преподносит такие сюрпризы,что не перестаёшь удивляться.

Но начнём по порядку.

Май очень красивый месяц.А май в Одессе-это что-то особенное.

Воздух пропитан цветущей акацией.Город утопает в сирени.Йодистый запах морских водорослей доносится с моря.Женщины сняли с себя всё лишнее и дефелируют по улицам,что глаз нельзя оторвать.А Одесские женщины умеют пройти мимо тебя с таким видом,что так и хочется подойти и сказать что-то хорошее.Тем более весна.

Стоп!Об этом как-нибудь в другой раз.А сейчас...

Мой друг работал электриком в роддоме.Но скажу Вам по секрету,электриком он не был.Он закончил институт по какой то другой специальности.Как он попал в электрики?Загадка для меня и для него самого.Эта специальность предполагает наличия элементарных знаний.А он...Нет,ну лампочку вкрутить,розетку поменять,ещё куда ни шло.В остальном,сами понимаете.

И вот!Когда у него возникали серьёзные проблемы,он заходил за мной и мы вместе справлялись с ними.

В конце-концов или ему это надоело,или посмотрев на мою беременную жену,он предложил мне занять его место работы.

Я не сопротивлялся,так-как к тому времени всё оборудование было мне знакомо.А это помимо палат,ещё и котельная с прачечной,плюс телефонная станция с кучей поломанных телефонов.

В общем я его понимал.И денег не густо,а хозяйство требует квалификации.

Место,где расположен роддом было прелестным.Парк,рядом море,всё утопает в зелени.Красота!

Приходим вместе с ним к начальству и он предлагает мою кандидатуру на своё место.

Здесь маленькое пояснение.

В каждом учереждении начальником по хозяйственной части были люди военные.Бывшие военные.Может где-то и иначе,а в Одессе...

А что вы хотите?Южный город на берегу Чёрного моря.Погода прелесть,о женщинах молчу,природа шепчет.Отслужил человек 25 лет,молодой,полон сил.Куда ему возвращаться?Квартиру дали или обещали дать,пенсия есть и работать не запрещают.

Сразу оговорюсь!Есть очень хорошие специалисты среди бывших военных.Но это скорее исключение,чем правило.

Вот и в роддоме заведовал хоз.частью,назовём его Петрович.К этому Петровичу меня из отдела кадров направили на собеседование.

Кабинет его находился в котельной.Вообще то это была комната отдыха для кочегаров,так-как роддом отапливался углём.Ну и антураж был соответствующий.

Встретил меня коренастый человек,с явными признаками любителя выпить.

Поговорили о семье,об армии(в каких войсках),чем занимался на гражданке.И в конце задал самый главный вопрос:

-Какая разница,между переменным и постоянным током?

Шуток,как выяснилось,Петрович не понимал,так-что ответ:

-Нет,нет да как ... ударит,не пройдёт.

Начал ему рассказывать основы электротехники.Вижу скучает человек,не интересно ему.Всё думаю,влип.Минут 10 он выдержал и говорит:

-Вот видишь выключатель?Если его выключить лампочка погаснет.Это переменный!А в розетке ток всё время есть,это постоянный.

Подождите смеяться!

Я тоже думал,что это шутка.Но когда услышал 30 минутную историю о том,как его подразделение укладывало кабель.Приблизительно от забора и до обеда,последние иллюзии покинули меня.

Этот человек знает всё и спорить с ним бесполезно.К счастью Петрович редко появлялся трезвым,а поэтому не сильно докучал своими советами.