# Электрик в роддоме ч. 3

Семён Файтен

Что такое лето в Одессе?

Как,Вы не знаете?Тогда слушайте.

Это в лучшем случае +30 жары и больше.Когда дуновение ветерка ждёшь,как манну небесную.Пляжи забиты приезжими.

Почему?

Одесситам некогда,они работают.И если нет дачи или куреня в прибрежной зоне,то пляж видишь 5 раз за лето.

В городе находиться невозможно.Дома и улицы пышут жаром.Асфальт плавится.Такой в Одессе асфальт!Следы от женских каблучков везде.Опустите глаза вниз!Пусть капля пота с вашего носа упадёт на мостовую.Не стесняйтесь,вы не одиноки.

Очереди возле бочек с квасом.Берут сразу и много.На вопрос обращённый к продавщице отвечает кто то из очереди:

-Он холодный?

Кто он?

-Квас?

Какой холодный в такую жару.

-Так он тёплый?

Что Вы имеете ввиду,квас?

-Квас,а что же ещё?

Ну как Вам сказать...

-Понятно!Ни то,ни сё?

Где-то так!

Самый распространённый вопрос:-Как пройти?Если Вам не ответили не удивляйтесь.Вы нарвались на приезжего.Одессит скажет.Другой вопрос,как.

-Молодой человек,молодой человек!Он наверное не слышит.

Ша!Не надо так кричать.Мне просто было приятно услышать "молодой человек".

-Один вопрос!Чем я могу доехать к морю?

Зачем ехать!Тут пешком 5 минут ходьбы неспеша.

-А там хороший пляж?

Это уже другой вопрос,но я вам отвечу.Вы спросили к морю,я вам сказал.А пляжа там нет,там порт.

-Зачем мне порт,мне нужен пляж.

Вот видите!Сказали один вопрос,а на самом деле...

-Значит вы не знаете?

Я не знаю!Это я не знаю!Всё!Я на вас обиделся.Идите через парк Шевченко и выйдете прямо на Ланжерон.

-Как долго идти?

Вообще не долго,но по такой жаре...

Кто знал о кондиционерах летом 1980 года,только избранные.

И вот,о чудо!В роддом завезли кондиционеры в колличестве 5 штук.

Что такое 5 шт.для трёх этажного здания старой постройки?

Это даже не капля в море.

Заседало всё начальство,включая Петровича,2 дня.Каждый хотел установить у себя в отделении.О чём они спорили не знаю,но решено было:

-Один-установить в родзале.

-Второй-в детском отделении.

-Третий-в самой большой палате на 24 человека.

Оставшиеся два в палатах люкс,т.е.в палатах на двух человек.Если уж очень большая шишка,то одну кровать выносили.

Устанавливать и подключать это удовольствие доверили мне.Но роддом никто не закрывал.Более того.Женщин из палат не переводили.

С родзалом и детским отделением проблем не возникло.

Всё началось с большой палаты.20 женщин,плавающих в собственном поту были согласны на всё,лишь бы поскорее включили кондиционер.Почему?

Представьте себе!

Жара,с улицы долбят стену.Грохот ещё тот.А тут нужно кормить и сцеживать,сцеживать и кормить.

За стеной грохот,а в палате я ползаю под койками прокладывая кабель.И всё это в белом халате и в шапочке.Стерильность...мать вашу.А тут ещё Петрович,через каждые 15 минут забегает и спрашивает:

-Ну что,готово?

Сначала я ему отвечал,а потом делал вид,что не слышу.Что в прочем было не удивительно.

А женщины!Забывая,что я под кроватью и всё слышу,что они говорили о нас,мужчинах!

Нет!Это повторить у меня язык не поворачивается.Спросите у них сами.

Всё!Дырку с той стороны пробили,кондиционер с этой стороны поставили,подключили и ...не работает.Как,почему?Там везде работает,а тут нет.На Петровича было жалко смотреть.Красный как помидор,трезвый,смотрел на новенький кондиционер и причитал:

-Быть этого не может!

Может,ещё как может.А снять с другого места и поставить сюда,даже не заикайся.

Что говорить! 2 дня ушло,чтоб восстановить этот чёртов агрегат.

Не буду перегружать Вас подробностями.Все остались довольными,кроме Петровича.

Почему?

Потому,что во первых-Петрович редко трезвым бывал чем то доволен,а во вторых-Он уже два дня как должен был быть в отпуске. Не повезло человеку!