# Официально :причин для паники нет

Геннадий Оз

В понедельник в материале "По Москве-реке в столицу плывут фекалии" мы рассказали об аварии, произошедшей на Можайской насосной станции. Напомним, еще около недели назад там прорвало канализационную трубу. И все это время (!) аварию скрывали от населения,

***

Это просто аномалии

Так травить честной народ

Как кефаль, плывут фекалии

Из реки в водопровод

***

Ох столица Белостенная

Молви правду, не молчи

Ведь бежит из крана пенная,

Струйка, с запахом мочи

***

Официально:"все спокойненько",

Заявил высокий чин,

Жертвы есть??? Коль нет покойников,

Нет для паники причин