# Новости отопительного сезона в деревне Зюзюкино

Мак Ивор Гленакуойх

Новости отопительного сезона в деревне Зюзюкино.


Наконец-то в начале октябре в Зюзюкино было отключено отопление.


═- Дык....═ Энто... ═Отопление-то, мы отключили, потому что топливо кончилось. А что вы хотели? Всю лето топили... - Дал объяснение начальник зюзюкинской ТЭЦ.