# Португалия- Греция 1- 2. ╚рождение звезды╩.

Мак Ивор Гленакуойх

Португалия- Греция 1- 2. "Рождение звезды".


Когда играли гимны, я смотрел на лица игроков.


Греки словно молились.


Лица возвышенные и одухотворенные.


Португальцы, зажатые внутренне и настроенные на борьбу.


Подумалось:


"Если хочешь опозориться - сыграй за сборную!"


На первых же минутах удивили греки.


Минуты шли, и греки едва не забили первый гол.


Прошло еще чуть-чуть времени, и греки... открыли счет.


1-     0.


Такого сценария никто не ожидал.


Карагуниз отличился. Супергол!!!


Просто, легко и со вкусом пробил и попал.


Вот он футбол!


Эта истина всегда проста суть футбола в голах.


Я видел все матчи, которые удалось найти с участием Пеле.


Пеле играл крайне просто - принял, обработал, улучшил позицию. Если нужно и пробил.


Пробил все равно куда, но в ворота и мимо вратаря.


Был бы Байя в воротах, сто пудов гола не было бы...


Мяч скакал по поляне, скакал и... перескочил вратаря португальцев.


Португалии я шашки наголо кинулась отыгрываться.


Греки контратаковали остро.


И было несколько хороших, но неточных ударов. Пять ударов по воротам греков за 15 минут сами за себя говорят.


Португальцы не били по воротам ни разу.


Защита греков просто как скала!!


Что поразило в игре греческой сборной так это железная дисциплина в защите. Отто Рехагель выставил железную сборную, демонстрирующую превосходную игру.


Подумалось - вот он возможный чемпион Европы!


Вратарь греков порой творил просто чудеса!


Нипоколидис просто супергерой!


Также играл в свое время Яшин!


Греки стелятся в первом тайме в подкатах. Делают все возможное, чтобы счет удержать, и португальцы до поры, до времени ничего с этим сделать не могут.


Как много может временами тренер Рехагель!


Герой Кореи, он и в Греции герой!


Первый тайм греки отыграли выше всяких похвал.


Паулетта был какой-то сам на себя не похожий. Руи Кошта блистал, но его блеска на что-то осмысленное не хватало.


Португальцы явно недооценили греков.


А греки отбивались, как могли, и в первом тайме они отбились.


При всем том, последние 20 минут греки даже контратаковали больше для вида.


Счет 1 - 0 для греков был именно тем счетом, что доктор прописал.


Второй тайм начался еще неожиданнее , чем первый, греки ничего не делая вошли в штрафную, и ...заработали право на пенальти.


2 - 0.


У португальцев всё упало, что могло упасть, но эти мужики сжали зубы, вынули шашки и понеслись отыгрываться.


Но греческая машина сбоев не давала.


Греки много лежали на земле, много корчили гримас, и тянули, время как могли.


═При всем том абсолютно не видно было, за счет чего португальцы могли бы отыграться.


Моментов опасных не было при равной игре.


В добавленное время португальцы с углового забили гол престижа. Роналдо отличился.


Но отыграться у португальцев времени не хватило.


Это первая сенсация чемпионата и феноменальная игра греков делает их потенциальными фаворитами чемпионата.