# Почему Отсутствует Реальная Опасность Распространения Болезни Эбола На Другие Страны И Континенты?

Петр Михайлович Лернер

ПОЧЕМУ ОТСУТСТВУЕТ РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛЕЗНИ ЭБОЛА НА ДРУГИЕ

СТРАНЫ И КОНТИНЕНТЫ?


-- ЛихорадкаЭбола относится к ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫМ

Заболеваниям, где вирус циркулирует в природе от одного животного к другому без участия человека. Источником возбудителя служат грызуны и другие дикие животные.

Для этих болезней характерно, что они распространяются на ограниченных территориях, с определенными биогеоценозами и климатическими факторами.

Ликвидация таких очагов практически не реальна!

-- Заболевание протекает очень тяжело, больные прикованы к постели, а в инкубационном периоде они не заразны, отсутствует, бессимптомное вирусоносительство.

-- Полностью исключается воздушно - капельный механизм передачи инфекции.

-- Высокая летальность при лихорадке Эбола приводит к

исключению значительной части источников инфекции из эпидемического процесса.