# Как Роспотребнадзор Встретил Эболу В Шереметьево

Петр Михайлович Лернер

КАК РОСПОТРЕБНАДЗОР ВСТРЕТИЛ

ЭБОЛУ В ШЕРЕМЕТЬЕВО

Экипаж самолета, выполнявшего рейс Париж-Москва сообщил по рации, что на борту находится пассажир с

подозрением на "болезнь эбола". И ДАЛЬШЕ НАЧАЛОСЬ:

1.Стюардессы оповещают пассажиров

2.Ждут приезда медиков. Первые врачи появляются у

самолета ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЧАС?! Осмотрели больную, но диагноз не установили.

3.Вызвали инфекционистов из Москвы.

ЗАПРЕТИЛИ всем пассажирам покидать самолет ?!

4.Через ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА прибыла бригада инфекционистов, облаченные в защитные костюмы с изолирующими масками. Пассажиры в шоке, требуют

раздать им хотя бы марлевые маски и сообщить, что происходит.

5.ПРОШЛО ЧЕТЫРЕ ЧАСА и пассажирам разрешили покинуть самолет?!

6.Руководитель Роспотребнадзора АННА ПОПОВА считает, что оперативные службы были готовы и СРАБОТАЛИ ВЕСЬМА СЛАЖЕНО?! "Регламент установлен жестко, отводится ШЕСТЬ ЧАСОВ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ" ??!

А СЕЙЧАС ВНИМАНИЕ!

На проведении всей этой операции у грамотного эпидемиолога ушло бы всего десять минут.

Как надо было поступить?

При первом сообщении экипажа самолета о наличии на борту инфекционного больного (НЕЗАВИСИМО ОТ ДИАГНОЗА) высылается карета скорой помощи и больной

НЕМЕДЛЕННО госпитализируется. Самолет не место для установления диагноза.

Стюардессам по рации дается указание переписать адреса, телефоны всех пассажиров и передать эти данные

медицинским работникам для дальнейшего

(при необходимости) наблюдения за ними.

Примечание: У больной было диагностировано острое респираторное заболевание (ОРЗ).  ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ, ПРОФЕССОР ПЕТР ЛЕРНЕР