# Россию засудили?

Михаил Юрьевич Невелёв

Прошла информация, что якобы в Сочи вводят войска! Угроза массовых беспорядков из-за того, что русских сегодня засудили в матче по хоккею с США.


Американский арбитр не засчитал гол в конце игры, после которого Россия без квалификации выходила в четвертьфинал. А так осталось 2:2 и в результате Россия проиграла в буллитах 2:3. Причем, их пробито было аж 16!

Специалисты сходятся во мнении, что судейство на матче и в целом было очень предвзятым. Одно нарушение со стороны американского игрока вообще происходило на глазах, в 2 метрах от арбитра. Но он ничего такого "не заметил".

Интересно, чем это все кончится?