# эконом-лампы...

Дмитрий Александрович Орлов

друзья!


на самом деле, так называемые эконом-лампы, ниФига НЕ экономные!!! они выходят из строя через год-два, если повезёт, то три протянет. и второй главный недостаток это то, что эконом-лампы начинают светить заметно слабее, чем их номинал, примерно со второй недели пользования... я перепробовал лампы разных производителей в разных квартирах и дома и даже в разных городах... результат везде одинаковый... ну и сам цвет свечения далеко отличается в худшую сторону, от наших обычных ламп накаливания.


да и в регулируемые выключатели "экономки" НЕ подходят...


так что делайте правильные выводы...

- производители "эконом"-ламп вас просто разводят как лохов...