# Атеистический Крест рунического вида.

Дима Пинский

Руна, выпавшая мне...

Атеистический Крест рунического вида.

-

Руна,

Выпавшая мне -

Крестик рамы на окне.

Нет на нем

Ни рук Христовых,

Ни могильной праосновы,

Ни двуручного меча...

Этот Крест -

Моя свеча.