# Гибель Японии

Ник Починков

Япония. 11 марта 2011 года. Все эти события предсказаны учеными еще в 70е годы... Зачем в таких условиях было строить АЭС?

ГИБЕЛЬ ЯПОНИИ


http://rutor.org/torrent/7472/gibel-japonii_nihon-chinbotsu-2006-dvdrip


в фильме 1973 года (римейк 2006) все происходящее предсказано с ужасающей точностью.. Фильм снят по роману автора, работающего в сотрудничестве с учеными -сейсмологами.

Они давно пришли к выводу: Япония обречена, т.к. находится на стыке 4 платформ, и одна из этих платформ уходит под другую, вместе с островами...

Строить в таких условиях атомные станции - то ли преступление, то ли просто фатальная ошибка ..

Рекомендую всем посмотреть фильм, некоторые сцены в фильме 2006, как например, падение шпиля телебашни в Токио, повторились в реальности 11 марта 2011 года...