# Весна в Лондоне

Алексей Викторович Попов

Весна в Лондоне


Честно говоря, я весну в Лондоне практически не чувствую. Почему?.. Этот вопрос я задаю себе уже пятнадцать лет, и ответить толком не могу. Английский климат как вечная осень: не холодно и не жарко и вечно с неба что-то капает. Но и тут иногда выдаются хорошие деньки.

Фотографии: Holland park, Japanese garden, and Lee valley.