# Закаляется в схватках душа...

Татьяна Вячеславовна Рында

Закаляется в схватках душа-

Так бросает,что только держись,

Хоть дерьмовая,но хороша

Это чудо великое-жизнь.


Неудачи идут чередой,

Хоть стремлюсь все делать как надо,

И здоровье подводит порой,

И за труд не маячит награда.


Но я больше не вою ночами

И не шлю дальним звездам проклятия,

Не сломалась,лишь стала печальней-

Не прошли даром жизни занятия.

12.10.2000