# Полночный бред

Татьяна Вячеславовна Рында

Я не умею плакать,чьи-то слезы

Смывают слой защитный со щеки;

И то ли смазанная явь,а то ли грезы

Сквозь преломленье времени,желанью вопреки,

Плывут и расщепляются на чувства,отрывки,

Клочья,память,кадры старого кино,

На вспышки дежавю,старинные открытки...

А завтра вновь рассвет,закат и липа за окном.