# Газ.

Анатолий Анатольевич Шляхов

Газ.       Природный газ, добытый    Где-то,    По трубам в англию приходит.    По трубам в лондон.       По районам:    Центральный... Харроу... И к дому;       В мою квартиру...       Правда, ныне    Он мне не нужен... Года три уж.       Тряхнул,       Их счётчик испугался.    Прищелкнул и затих...    Обидчик...       Ведь он,    Считает газ без газа!    С-собака    Вредная такая.    Зарядишь фунтами. Глядь;    Нет их.    Пенсов пятнадцать в день.    З-зараза.       Шестнадцать - двадцать    Отнимает!    А газ в квартиру не вступает.    Вентиль закрыт.    Ни-ни.       Смакует.       Утих та он.    Да не те дяди.    Что на газу жируют, гады.    Уж шлют,    И шлют,       И шлют... и слали...       Пригорок писем накидали.       Грозят полицией,    Судами.    Ой, я им должен. Штраф!    Орали.       Раз тридцать    Раздавал ответы:    Маркизы!    Мистеры! С приветом.       Ах, не смогу же    Быть задолжен.    Газ у меня по предоплате.       На почте заплатить,    Началом.    Там аппараты деньги в карту.    Её, уж в счётчик вставлю       С матом.       Иначе газ не входит! Сваты...       Да где там.       Требуют, придурки.    Грозят полицией, судами.       От, де, просрочил.    Проорали.       Что делать! Ум им    Устранили...       Годами    Длится эта плесень.    Терроризируют бандиты.    Террор, террор.       Террор кругами.       Терпи!       Треплю.       Терпи    Сатрапа.       ***    This is not a tax invoice    Customer Reference Number 820 7233161       POWERGEN    63712000 0676    Dr Ru Pillai    32 Osmond Close    Harrow    Middlesex    HA2 0QF       Amount Due £352.99    Total (E)    New Charges    32 Osmond Close, Harrow, Middlesex HA2 0QF    Reading Date 23 March 2005    Meter Number    1270047    1270047 1270047 1270047 1270047       Calorific value 39.6750    Date of Bill: 14 May 2005 Gas Bill       Present Previous Volume kWh Cost Per Charge    Reading Reading Used Used kWh(p) Amount (£)    2109 E 2098 E 11hcf 351 1.75300 6.15    0 1.30000 0.00    2128 E 2109 E 19hcf 606 1.81300 10.99    0 1.34500 0.00    2146E 2128 E 18hcf 574 1.93800 11.12    0 1.43700 0.00    2152 E 2146 E 6hcf 191 1.86800 3.57    0 1.48600 0.00    2161 2152 E 9hcf 287 2.04700 5.87    0 1.62900 0.00    Conversion factor 1.022640    Withdrawn Charges    Charges withdrawn against bill dated 30 December 2004       Please pay now using the payment slip below.    Customer Service 0800 052 0346    We're open 24 hours, 7 days a week.    Gas meter point reference 3297532107    Gas Emergencies Call 0800 111 999    If you smell gas or think that you have a gas leak call National Gas Emergency, 24 hours a day, on the above telephone number.    Paying by monthly Direct Debit is easy and saves you money.    For more information call 0800 052 0346.       ChargesGas Vat Rate 5.0% Excluding VAT 53.35 CR    Charges withdrawnCharges Gas against bill dated 12 March 2003Vat Rate 5.0% Excluding VAT 71.34 CR    Charges withdrawn against bi!! dated 12 June 2003    Charges Gas Vat Rate 5.0% Excluding VAT 47.78 CR    Charges withdrawnCharges Gas against bill dated 06 September 2003Vat Rate 5.0% Excluding VAT 1 7.84 CR    Charges withdrawnChargesGas against bill dated 06 December 2003Vat Rate 5.0% Excluding VAT 42.82 CR    Charges withdrawnCharges Gas against bill dated 10 March 2004Vat Rate 5.0% Excluding VAT 76.77 CR    Charges withdrawnCharges Gas against bill dated 12 June 2004Vat Rate 5.0% Excluding VAT 15.91 CR       53.35 CR    71.34 CR    47.78 CR    17.84 CR    42.82 CR    76.77 CR    15.91 CR    Charges withdrawn against bill dated 12 October 2004    Charges..............Vat Rate    Gas    5.0%    Sub total    Excluding VAT    5.51 CR    5.51 CR 293.62 CR       Total charges excluding VAT Total VAT m 5.0%    £293.62 CR 14.68 CR       ***    POWERGEN    This is not a tax invoice    Customer Reference Number 8207 233161    Sheet! of 2    A company of    26412624    016093       Dr Ru Pillai    32 Osmond Close    Harrow    Middlesex    HA2 OQF       kWhUsed    Cost per kWh (p)    95hcf 2981    Conversion Factor 1.022640 877 2104    2.416 1.921    19hcf 596    Conversion Factor 1.022640    175 3.006    421 2.390    Date of Bill: 25 March 2006 Gas Bill    Charges raised since 31 December 2005    32 OSMOND CLOSE, HARROW, MIDDLESEX, HA2 OQF    Gas Charges    Gas    Volume Used    Previous Reading    Present Reading    Meter Number    1270047 Gas    10/03/06 30/12/05    2396 E 2301 E    Calorific Value 39.03529 Gas primary units used Gas secondary units used    Charges above calculated at rates valid to 10 Mar 2006    1270047 ' 24/03/06 10/03/06    Gas 2415 E 2396 E    Calorific Value 39.03529 Gas primary units used Gas secondary units used    Charges above calculated at current rates.    Sub total Discount    Total charges excluding VAT       Amount Due £525.97    Charge Amount Total (£) (£)    21.19 40.42    61.61    5.26 10.06    15.32    76.93 2.31 CR    74.62       Please pay now using the payment slip below.    Customer Service Call 0800 195 5556    We're open 24 hours, 7 days a week    Gas Meter Point Reference 3297532107    Gas Emergencies Call 0800 111999    If you smell gas or think that you have a gas leak call National Gas Emergency, 24 hours a day, on the above telephone number.    Paying by monthly Direct Debit is easy and saves you money.    For more information call 0800052 0346.    See overleaf for an explanation of how your gas charges are calculated.       -:- Girobank    Girobank pic Booths Merseyside GIR OAA    ins    bank giro credit    Cash    Cheques    £    By transfer from Alliance and Leicester/ Giro account number    158 208 288    Cashier's stamp and initials    /    Reference    633126 82072331610    Amount due    Credit account number No fee payable at PO counter    157 8464    £ 525-97