# Ус.

Анатолий Анатольевич Шляхов

Ус.      Задача демократических врачей   Запада:      Радостно объявлять всем пациентам,   Об абсолютном здоровье!      Неважен возраст...   Костылеобразные      Образные   Передвижения!..      Назначать новую сдачу анализов,   И новую встречу!      Опять, радостно объявлять,   О,   Абсолютном здоровье!      Назначать новую сдачу анализов,   И новую встречу!      Опять при встрече,   Улыбаясь   Восклицать!..      Назначать новую сдачу анализов,   И новую встречу!..      Главное   Радость!      Главное   Радость!      Главное   Радость!      Смерть?   Ну, что же...      Радость   Главное...   Главная радость!      Следовательно, исключительно поэтому, в великобритании и умирают,   В большей массе своей   Здоровыми.      Очень здоровыми трупами...      Группами...   Группами...   Группами...      ***   Медицинская статистика Англии   Смертность в Англии   http://www.tsw.ru/?an=country&country=GB   Население   наверх   Большинство жителей - англичане (81,5%), шотландцев - 9,6%, ирландцев - 2,4%, валлийцев - 1,9%. В стране проживают также индийцы, пакистанцы, арабы, китайцы, африканцы.   Население составляет 60,2 млн. человек (данные 2004года), средняя плотность населения - около 246 человек на км.   Государственный язык английский, часть населения Уэльса разговаривает на валлийском языке, в Шотландии распространен шотландский язык.   Рождаемость - 13,18 новорожденных на 1 000 человек (данные 1995 года). Смертность - 10,66 смертельных исхода на 1 000 человек (уровень детской смертности - 7 смертельных исходов на 1 000 новорожденных).   Средняя продолжительность жизни: у мужчин - 74 года, у женщин - 80 лет (данные 1995 года).      ***   Средняя температура англичан (38 С) - демократическая норма, демократического тела.   http://www.amazon.de/Braun-ThermoScan-IRT-4520-Infrarot-Ohr-Thermometer/dp/B00024B5OO   Braun ThermoScan IRT 4520 Infrarot-Ohr-Thermometer      Разные английские термометры, во всех английских аптеках, утверждают   разную нормальную температуру тел:   Обычный, ртутный термометр, имеет красной, ненормальной,   температуру 37С!   Просто электронный, считает температуру тела 37С нормой!   Дорогой электронный, считает уже 38С нормальной температурой тел!   Да, думаю, т.д...      09.07.2007. За два дня терпежа, (выходные) зуб дал флюс на нос и инфекцию в кровь...   Жар! Температура тела вскочила началом в 38...   Все различные термометры показали 38!!   Подмышкой, во рту, в ухе... цирк!   Цирк аглицкий!..      У демократического врача,   В демократической стране,   Всегда есть   Демократический выбор   Нормальной температуры   Для демократического,   Не очень демократического,   Не демократического,   И диктаторского больного!..      ***   http://www.auau.tv/ ............ил.