# На Веймар я смотрел...

Игорь Викторович Сибирянин

3

На Веймар я глядел чуть свысока,

поэтому отважному студенту

необходимость вызвать дурака

казалась нормой русской ренты.


По Ленин-штрассе, где звенели осы,

я шествовал как будто генерал

от армии отставший. На вопросы

не каждый немец вежливо молчал.


Но долго немцу нервы не мотайте,

Германия в туризме знает толк,

и потому лишь по-немецки "дайте",

а в остальном - полуживой кивок.


К архитектуре готики строений

неприменима русская тоска,

чуть старомодно немцев гложет гений,

а в основном - валяет дурака.