# На выборах президента Рф проголосовали более 50% избирателей: делаем ставки, господа!

Виталий Сидоров

04 марта 2012 года 19:07


На выборах президента РФ проголосовали более 50% избирателей


Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах президента РФ, по данным на 18:00 мск, составила 56,3%, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Леонид Ивлев. По данным на 15:00 мск, явка на выборах президента РФ составляла 47,6%.