# История женщины, которая хотела быть счастливой, да не получилось

Леонид Иосифович Слуцкий

Так, на всякий случай, автор должен сознаться, что он вообще-то мужчина, и никогда даже и не собирался писать на, так сказать, дамскую тему. Но история женщины по имени Патриша (больше известной под ее инициалами Пи Джей) Брент из американского города Атланта произвела на меня такое большое впечатление, что я решил рассказать ее тем, кто с ней не знаком.


А история такова. Была Пи Джей замужем, имела пятерых детей, но как-то семейная жизнь не ладилась. Она хотела все поправить и с этой целью в 1982 году установила себе грудной силиконовый имплант. Ее грудь наверняка стала выглядеть лучше, но делу это не помогло, и вскоре они с мужем развелись. Через некоторое время она вышла замуж опять, родила еще двоих девочек и выкормила обеих грудью. Примерно в это время ее здоровье, как и здоровье двух ее младших дочерей, начало постепенно ухудшаться. Просыпаясь по утрам Пи Джей чувствовала себя так, как будто она все время простужена. Ее суставы болели, ее пальцы опухали, на коже были высыпания, как при волчанке. Ей также поставили модный нынче диагноз синдрома хронической усталости (СХУ). Я вообще всегда подозревал, что этот СХУ-диагноз западные врачи ставят всегда, когда не могут установить истинную причину болезни.


С младшими дочерьми Пи Джей тоже происходили неприятные вещи. Они страдали каким-то необычным заболеванием, которое делало для них затруднительными глотательные движения. У старшей из них в дополнение к этому было заболевание кишечника и слабые с детства ноги. В настоящее время она передвигается, в основном, на инвалидском кресле-каталке.


Пи Джей давно начала подозревать, что ее проблемы, как и проблемы ее дочерей, связаны каким-то образом с ее грудным имплантом. Она пыталась выяснить это, обращаясь к различным врачам, но ответа не было. В марте 2000 года она даже добралась до государственной комиссии - Администрации США по вопросам продовольствия и лекарств - и пыталась добиться их вмешательства, но там ее просто высмеяли. Ее случай там отмели как анекдотическую аномалию. Ученый оппонент авторитетно заявил ей, что нет никакой научной связи между ее имплантом и проблемами здоровья ее и ее дочерей.


Пи Джей была попросту разбита, как физически, так и морально. Она не только страдала от своего непонятного заболевания, но и была в отчаянии, чувствуя моральную ответственность за страдания своих младших дочерей. Все это буквально добивало ее. Ей было 49 лет, когда через два месяца после ее неудавшейся встречи с Администрацией по вопросам продовольствия и лекарств она сказала мужу, что едет купить продукты для дома. Вместо этого она заехала на машине на пятый этаж автомобильной парковки в пригороде Атланты, перелезла через ограждение и сбросилась вниз.


Вскрытие ее тела показало, что в ее организме содержались значительные количества платины, которая является одним из компонентов грудного импланта. Платина была найдена в ее сердце, легких и мозге. Паталогоанатом тогда сказал, что женщина с таким количеством платины в мозгу не могла даже мыслить рациональным образом.


Как теперь выясняется, трагическая судьба Пи Джей Брент не является чем-то исключительным. Статистические данные свидетельствуют, что уровень самоубийств среди женщин с грудными имплантами на 73% выше, чем среди обычного населения. Даже у тех женщин, которые проходят более простые операции откачивания жира (липосакция), убирания живота и подтягивания лица для удаления морщин риск самоубийства выше на 55%.


И этот процент самоубийств может продолжать расти дальше и дальше, потому что тысячи и тысячи новых охотниц за красотой становятся в очереди к пластическим хирургам. Безудержная пропаганда по телевидению секса и форм секс-символов ведет к тому, что уже легионы девчонок недовольны своей внешностью. Западное общество воспитало поколения таких девчонок. Они спят и видят, как бы поскорее пойти под нож хирурга, чтобы приблизиться к общепризнанным стандартам красоты. Считается, что в мире сейчас производится 100000 грудных имплантаций в год. А какого количество только собирающихся или желающих вступить в ряды секс-бомб?


До поры до времени родители еще сдерживают эти порывы, но после 18 лет многие из девчат добиваются своего, иногда даже как подарок от родителей на свое 18-летие. Дальнейшее - это уже не только восторг и упоение своим новым телом, а также и суровые будни хождения по врачам и выискивания своих прошлых ошибок.


Корень зла здесь - сам факт, что женщина недовольна собой, своим телом. Это уже закладывает в ее мысли элемент неудовлетворения жизнью, который никак не исчезает даже после любых операций по изменению себя. Эти мысли только прогрессируют при малейших проблемах, связанных с последствиями сделанных операций. Вот так и множатся ряды самоубийц на почве погони за красотой.


Ну а что же работники ножа (хорошо, что не топора) - те, кто делают эти операции и не несут в общем-то никакой ответственности за их отдаленные последствия? А никак. После большого количества судебных исков силиконовые импланты были убраны, в частности, с канадского рынка в 1992 году. Более чем тремстам тысячам пострадавших женщин в основном из США, а также из Канады было выплачено до трех с половиной миллиардов долларов компенсаций. После этого грудные протезы были как-то доисследованы и доработаны компаниями-производителями и вот буквально только недавно - через 14 лет - они опять разрешены к употреблению. Радости и энтузиазму пластических хирургов нет границ. И счастливы они, конечно, не за себя, а только лишь за своих пациенток. О своих огромных заработках на этой процедуре они - само собой - не упоминают. Вот, например, только за один 2003 год только в Канаде на косметические процедуры было истрачено более пятисот миллионов долларов. Да и сейчас около 17 тысяч женщин готовы, как юный пионер, к операции по вживлению грудного импланта. А пластические хирурги по-прежнему рекламируют свою работу в таких фразах:


... на сегодняшний день имеется новый тип протезов, и даже в случае повреждения оболочки, силикон не попадает в организм


... имплантанты молочной железы абсолютно биоинертны, и не причиняют никакого вреда организму


... данных о том, что протезы как-то влияют на беременность, роды, период кормления, не имеется.


Как говорится тишь и гладь и Божья благодать.


А что насчет Пи Джей Брент и других жертв погони за красотой?


Трудно давать советы девчонкам, оголтело рвущимся в погоне за очередным стандартом секс-красоты. Они, как правило, и не слушают нас, взрослых. Их проверенный путь - через делание всех возможных ошибок, получение всех возможных синяков и потом страдание насчет них всю оставшуюся жизнь. В какой-то момент их жизни есть такой стандартный вопрос, который они задают своим родителям: "А почему вы раньше мне это не сказали?" Хотя на самом деле все было сказано и не один раз.


А что касается зрелых женщин, думающих на эту тему, то, пожалуйста, дамы, не старайтесь вы лучше переделывать свою природу. Улучшать можно. Для этого есть косметика, модная одежда, парикмахеры, диеты, тренажеры наконец. Но переделывание себя чревато последствиями. И важно было бы понять одну простую вещь. Ведь все это как бы делается для него, любимого. Но ведь дело-то в том, что если он любит, так даже и улучшать ничего не надо. Сколько раз я видел странные такие пары, где чрезвычайно толстая или, скажем, некрасивая женщина была наделена вниманием и заботой своего стройного и симпатичного мужа. Видно, что любит он ее. А если не любит, так и никакая реконструкция не поможет, как это было с бедной Пи Джей Брент. Может, он вообще вас не любит за ваш тяжелый характер? Так причем здесь хирургия?