# Методика применения камня сердолика с белыми прожилками

Владимир Станиславович Тормышов

Методика применения камня сердолика с белыми прожилками


1. Минерал массой 30 г нагревается до температуры 40 — 50°С и прикладывается к ране на 5 минут. Процедура проделывается 2 раза в день до заживления раны.

2. Специальным прибором, состоящим из фена и металлической трубки, удерживающей 30 г сердолика, прогревают с расстояния 0,5 — 1 см в течение 5 — 50 секунд места повреждения, а также сосредоточения связанных с местом заболевания важнейших нервных путей и центров, артерий, лимфатических желез и сосудов.

В Армении при тяжелых родах роженицу укладывали на сухие сердоликовые гальки.

В Государственном институте физкультуры СССР в 1945 г. через кабинет сердоликотерапии прошло 433 больных. Из них закончило лечение с положительными результатами — 278, у 112 человек положительный результат наблюдался после повторного курса. Только у 6 человек положительного эффекта не было получено.

По световому излучению сердолик повышает защитные силы организма, благоприятно влияет на эмоции. Облегчает концентрацию теплых чувств и радости. В качестве талисмана дарит ораторскую силу, процветание. Древние полагали, что зашишает от всех болезней.