# Форма и размер женской груди

Владимир Николаевич Журавлёв

Состояние и форма женской груди:


Форма женской груди и расстояние между ними зависит от положения 5 грудного позвонка и могу быть всегда изменены.

Состояние 5 грудного позвонка надо смотреть только на тонком плане и только на нем, во всех других телах на форму груди не влияют никакое положение позвонка.

Такое положение связано с неправильным обращением с младенцем в первые часы его жизни, когда ребенка берут за середину животика одной рукой.

Обычно, когда груди далеко отстоят одна от другой, 5 позвонок уходит верхней частью назад, но их можно сблизить при желании воздействуя на положение позвонка.

Можно повлиять и на размер и форму груди. Для этого позвонок смещается немного вперед на тонком плане и грудь увеличивается до желаемого размера. Вообщем любая форма достижима без всякой операции.