# Кондиционер Средневековья

Александр Алексеевич Зиборов

Всё новое - это хорошо забытое старое... в том числе и кондиционер, он существовал ещё в далёком Средневековье...

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ


КОНДИЦИОНЕР СРЕДНЕВЕКОВЬЯ


Многие уверены, что кондиционер - изобретение наших дней. Но очень похожее уже было в далёком прошлом. Ему, как минимум, не менее тысячи лет. Некоторые документы позволяют считать автором изобретения (или одним из авторов?) знаменитого Абурайхана Бируни, хорезмийского учёного с энциклопедическими знаниями, чей гений отмечен во многих науках (973-1048).

Современники считали, что именно он создал под Гератом для наследника газневидского престола принца Масъуда, сына Махмуда Газневида, удивительное здание, в котором в самую азиатскую сильную жару сохранялась дивная прохлада. Его помещения имели систему водяного охлаждения. Вокруг здания были проложены керамические водопроводные трубы с мелкими отверстиями, на которых были развешаны полотнища, сплетённые из камыша. С помощью специального устройства - талисма (секретного механизма) - вода из водоёма поднималась на крышу дома: растекаясь по трубам, она смачивала полотнища; испаряясь, вода охлаждала здание. Так внутри поддерживалась пониженная температура. Особенно эффективно система работала при сильном ветре, пусть даже самом горячем. Порой обитатели даже мерзли в помещении при сорокаградусной жаре снаружи.

Естественно, это здание с "кондиционером" изумляло современников. О нём, в частности, пишет в своих трудах историк XI века Бейхаки, отмечая, что неизвестно устройство "секретного механизма", который поднимал воду на кровлю высокого дворца. Он был прототипом современного центробежного насоса.

Александр ЗИБОРОВ.


443034, Самара-34, а/я 16288.

Зиборов Александр Алексеевич.