# Три судьбы монитора "Бессарабия"

Олег Юрьевич Таценко

...ублажая мадьяр уступками по Дунайской флотилии, австрийцы могли выторговать больше ассигнований на военно-морской флот. Итог этих комромиссов - к началу Первой мировой войны Дунайская военно-морская флотилия Австро-Венгрии стала сильнейшим речным соединением в Европе

Олег Таценко, Александр Димитров Dulce Photographic


## Три национальности монитора "Бессарабия"


## ...ублажая мадьяр уступками по Дунайской флотилии, австрийцы могли выторговать больше ассигнований на военно-морской флот. Итог этих комромиссов - к началу Первой мировой войны Дунайская военно-морская флотилия Австро-Венгрии стала сильнейшим речным соединением в Европе


Венгры не жаловали военно-морской флот. Австро-Венгрия была двуединой монархией - два государства под одной короной. Еще общими у обоих государств были министерства иностранных дел и финансов, общими были и вооруженные силы. Но австрийские земли выходили к морскому побережью, а венгерские нет. И поначалу (Австро-венгрия образовалась в ноябре 1868 года) венгерский парламент, утверждая расходы на оборону, безжалостно сокращал их военно-морскую часть. Однако прижимистость мадьяр снимало как рукой, когда речь заходила о Дунайской военной флотилии. Во-первых, великий речной путь Дуная пролегал через Будапешт (Вену, впрочем, тоже) Во-вторых, местом базирования Дунайской флотилии избрали Будапешт. В-третьих, большая часть австро-венгерского Дуная протекала именно по территории Венгрии. В-четвертых, ублажая мадьяр уступками по Дунайской флотилии, австрийцы могли выторговать больше кредитов на военно-морской флот. И так далее. Итог этих комромиссов - к началу Первой мировой войны Дунайская военно-морская флотилия стала сильнейшим речным соединением в Европе и вторым в мире. Первым была Амурская речная флотилия Российской империи.

Учились у американцев

Первые мониторы для Дуная Австро-Венгрия построила в 1871 году. Ими стали однотипные "Марош" и "Лейта". Принимаясь за их проектирование и постройку, австро-венгры внимательно изучив опыт применения южанами и северянами речных мониторов в годы Гражданской войны в США, разработали свой тип монитора - с "Дунайской спецификой". Такой же низкосидящий, с малой осадкой, похожий на плот, но с основательно бронированной палубой.

Для Дуная с его гористыми берегами бронированная палуба - более чем важно. При артобстреле с установленной на скалах артиллерии палуба становится основной поражаемой частью корабля. Низкая осадка тоже важна - все-таки Австрия и Венгрия лежат в верховьях Дуная: чуть что - резкое падение уровня воды, перекаты, и монитор скребет днищем по речному дну. В общем, сложных требований перед австро-венгерскими судостроителями стояло много. Но корабли они спроектировали удачные.

Речные мониторы для венгров и австрийцев

Проектирование первых мониторов тянулось год - идеи, прикидки, компромиссы. "Марош" и "Лейта" заложили в 1868 году.

Монитор "Инн" - будущая "Бессарабия" - на Дунае.

Следующая пара мониторов последовала в 1892 году - двуединой монархии потребовались новые корабли. Двадцать лет опыта эксплуатации "Мароша" и "Лейты", воплотились в двух новых мониторах - "Кёрёш" и "Шамош". Тогда европейские державы понимали - рано или поздно созреет большая война. Понимали и уже готовились. Франция жаждала реванша за анексию немцами Эльзаса и Лотарингии. Российской империи требовались деньги на экономические реформы и, открыв ей кредиты, Франция втянула Россию в Антанту. Германия тут же поняла, что ветер, вызванный этим союзом, дует в ее сторону, и как дует - перспектива войны на два фронта. А Балканы с их религиозными национальными противоречиями, были той самой европейской бочкой пороха со всегда дымящимся фитилем. Слишком опасный, слишком "дымящийся" регион. Неловкое движение, "какая-нибудь глупость на Балканах", - это Бисмарк, "станет искрой новой войны" - он же.

Мониторы Дунайской флотилии

А Австро-Венгрия своими южными границами как раз входила на эти Балканы. Чем больше военных кораблей на Дунае, тем лучше, особенно мониторов с их мощными орудиями - когда понадобится обстреливать прибрежные батареи, поддерживать десант, да и пока мир, само присутствие такой мощной эскадры на реке что-то да значит. И спустя 10 лет Австро-Венгрия закладывает очередную пару мониторов - "Темеш" и "Бодрог". Очень удачные корабли. Они стали основой для следующих австро-венгерских мониторов и соблазнили Румынию: основываясь на этом проекте, Бухарест заказывает в 1906 году у двуединой монархии серию из четырех кораблей, известных как мониторы типа "Ион К. Братиану". Они получились крупнее австро-венгерских собратьев, все-таки в низовьях Дунай глубже. К тому же, кто знает как лягут карты будущей войны, непроходим австро-венгерский Дунай для глубокосидящих румынских мониторов. Мониторы для Румынии строились верфями Австрии и в разобранном виде доставлялись в Галац. Там и проходила окончательная сборка. А австро-венгры в 1912-1913 годах заложили следующую пару мониторов. Они готовились для замены устаревших "Лейты" и "Мароша". Заложенным кораблям традиционно дают имена дунайских притоков - "Эннс" и "Инн" - будущая "Бессарабия".

Если Дунай, то нужны гаубицы

Боеспособность Дунайской военной флотилии была высокой - в первом десятилетии XX века учения проводились регулярно. Во время отработки учебных заданий и их анализа стало ясно, что всего два австро-венгерских монитора могут на равных воевать с современной полевой артиллерией - это "Бодрог" и "Темеш". Но установленную на скалах морскую или полевую артиллерию, а скал, особенно в нижнем течении "австро-венгерского" Дуная, хватало с избытком, орудия мониторов с их низким углом подъема, достать не смогут. Поэтому на этих мониторах впервые установили по гаубице.

Монитор "Inn". Вид с носа.

На новых "Эннсе" и "Инне" гаубиц уже три - стрелять по горным целям. Угол возвышения гаубицы доходил до 47 градусов. Орудия мониторов могли задрать свой ствол всего на 23 градуса.

Против сербов

"Какая-то глупость на Балканах" разразилась 28 июня 1914 года - Гаврила Принцип стреляет в наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супругу. А большая война, к которой Европа готовилась почти 40 лет, начинается через месяц.

Граница между воюющей Сербией и Австро-Венгрией проходила по Дунаю. Сербская столица Белград на его правом берегу, напротив левый берег - австро-венгерский. И с первых дней войны городу достается от артиллерии австро-венгерских мониторов,

Осенью 1914 года австро-венгерские войска форсировали Дунай, сербы, как могли, отбивались. Мониторы дневали и ночевали у сербских берегов. Сербам помогали союзники - небольшая речная эскадра от Российской империи, морская артиллерия и советники от Франции и Великобритании. Союзники от Антанты с первых же дней увлеклись минной войной. Особенно усердствовали русские. Ставили эту "мерзость" - плавучие мины. Австро-венгры пытались им сопротивляться, тралили, вытаскивали на берег, пускали перед мониторами тральщики, пытались придумать надежную защиту. Пока придумывали, 23 сентября 1915 года на мине подорвался весьма ценный "Темеш". Его смогли поднять лишь через полтора года - 27 июня 1916-го, чтобы отремонтировать и модернизировать в Будапеште.

Макензена в помощь

К осени 1915 года немцы поняли, что Австро-Венгрия с Сербией не справится и в помощь двуединой монархии выделила три резервных корпуса и фельдмаршала Августа фон Макензена. К тому же, поддержав Германию, 14 октября 1915 года в войну вступила Болгария. Это решило судьбу долго сопротивлявшейся Сербии - Макензен умел воевать, тем более с таким мощным подкреплением - 20 дивизий.

Монитор "Inn" после подрыва на мине.

Румыния, выбрав Антанту, вступила в войну 27 августа 1916 года и сразу вал армий Макензена накрыл и ее. Обкатанные в боях, германо-австро-венгерские дивизии отбросили румынскую армию далеко на восток. С юга наступали болгары. К декабрю 1916 года фронт откатился к Пруту, а австро-венгерские мониторы, сначала базировавшиеся на болгарские порты, перебазировали в захваченную румынскую Чернаводэ. А 22 сентября 1916 года четыре "двуединых" монитора и "Инн" среди них, решили перевести в Брэилу - поближе к устью Дуная. С утра стелился плотный речной туман, для безопасности между собой мониторы выдерживали километровый интервал. "Инн" шел замыкающим. И не дошел.

"Инну" не повезло

Перед войной все австро-венгерские мониторы модернизировали - установили радиостанции. Взрыв потопивший "Инн" был такой силы, что экипаж не успел воспользоваться радиостанцией, к тому же радист погиб при взрыве. Нос корабля буквально подбросило, и он тут же ушел под воду. Монитор не просто наткнулся на мину, он попал на минное заграждение. На поиски "Инна" из Брэилы отправили катер. Он прошел 14 километров, когда увидел торчащую из воды трубу и высокую ажурную мачту. В момент взрыва почти вся команда была на палубе. Поэтому погибло только два человека. Среди них начальник штаба Дунайской флотилии Австро-Венгрии.

Поднятый "Инн" буксируют в Будапешт.

Неразумно оставлять такой ценный корабль ржаветь в Дунае. Австрийцы с венграми возились подъемом монитора почти два месяца - до 18 ноября 1917 года. Спасенный корабль решили не только восстановить, но и модернизировать. Пока готовили проект, наступил 1918 год. В Австро-Венгрии становится неспокойно, начинаются революционные и межнациональные брожения. В восстановлении "Инна" начались перебои. Он все еще находится на судоверфи, когда 6 ноября 1918 года разваливается Австро-Венгерская империя. Но глобальные события не мешают венграм восстанавливать "Инн". 21 марта 1919 года его включают в состав венгерского флота. 13 апреля ему дают новое имя - "Уйсвидек". 19 июля его, наконец-то, спустят на воду, попутно переименовав в "Маркс". А через четыре месяца, в ноябре 1919, весь речной военный флот бывшей Двуединой монархии интернируют в только что переданном Югославии Нови-саде.

Под румынский флаг

Через несколько месяцев бывшие австро-венгерские мониторы поделили между странами-победительницами. Стран, собственно, всего две - Сербия и Румыния. Победителям достались все 10 австро-венгерских мониторов - в годы войны еще успели заложить и построить два монитора - "Сава" и "Босна". Устаревшие "Марош" и "Лейта" оставили венграм. К ним присоединился вконец изношенный "Шамош". В 1920 году их переделали в понтоны.

Монитор "Basarabia" до модернизации.

Мониторы строились парами, поэтому их делили так: один корабль из пары - Сербии, другой - Румынии. Оставшийся без пары "Кёрёш" передали Сербии, она все-таки больше пострадала от войны и дольше воевала. Так "Эннс" стал югославским "Драва", а "Инн" - румынской "Basarabia". (хотя название монитора часто пишут как "Bessarabia", правильно по-румынски именно так - "Basarabia" - через первую "а" и с одним "s"). Еще Румыния получила "Сава" и "Темеш", ставшие "Буковиной" и "Ардялом". Дунайская флотилия Румынии - четыре собственных монитора плюс три трофейных - становится сильнейшей в Европе.

Румыны отнеслись к своей военной флотилии весьма ответственно. Они постоянно обновляли и модернизировали свои мониторы: Советский Союз не отказывался от Бессарабии, а значит порох надо держать сухим, а мониторы боеспособными. Первым модернизировали "Ардял" - за него взялись в 1929 году.

"Basarabia" совершенствуется

Очередь "Бессарабии" подошла к 1937 году, к тому времени модернизацию прошла большая честь румынских мониторов. В 1941-1942 года "Бессарабию" модернизировали еще раз: сняли все старые орудия. Вместо них установили два новейших 120-мм универсальных орудия "Skoda" в двух башнях. Угол подъема орудий возрос с 40 до 70 градусов - можно стрелять по воздушным целям. Так "Бессарабия" становится лучшим из румынских мониторов. Сначала румынским, а спустя два года - с 27 августа 1944 года - советской "Керчью". Вместе с ним советские флаги подняли еще четыре румынских монитора. Два других погибли под ударами советской авиации 24 августа 1944 года.

Монитор "Керчь" выходит из порта. 1944 год.

Советской бывшая "Бессарабия" была до лета 1951 года. Последние годы ее держали в резерве в каком-то затоне. А 3 июля 1951 ее вернули Румынии. И оставшуюся четверку мониторов тоже. В Румынии их немного обезличили - вместо имен дали номера. "Керчь" - бывшая "Бессарабия" стала монитором M206. Возвращенные мониторы прослужили недолго. Даже не служили, а отстаивались в резерве. А в 1959-1960 годах их один за другим списали. Так закончилась судьба монитора "Basarabia", он же "Инн" ("Уйсвидек", "Маркс"), он же "Керчь", он же монитор M206.


Олег Таценко


Фотографии монитора "Basarabia" ("Inn", "Керчь", M206)

Так же:

Недолгая жизнь "Молдавии"

Загадка "черного эсминца"