# ❇американская актриса Юбера де Живанши умерла от рака толстой кишки

Владимир Иванович Бурлаков

Американская актриса Юбера де Живанши умерла от рака толстой кишки

Американская актриса и муза Юбера де Живанши умерла в возрасте 63 лет от рака толстой кишки. Как писали приближенные к актрисе инсайдеры, Хепберн относилась к своему здоровью не столь внимательно и узнала о раке уже тогда, когда он был неизлечим.


Врачи актрисы попытались сделать все возможное и провели операцию - но это не дало результатов. Опухоль в толстой кишке вновь разрослась и поразила ткани организма.


Толстая кишка - часть ЖКТ, где в первую очередь обосновывается кандида со своими "коллегами".

Признаки проблемы появляются задолго до образования опухоли. Но, к сожалению, многие люди игнорируют первые симптомы